#[]
#dimensions:    time, y1, x1
#units:         
#long_name:     
#data:          
#factor:        

# setup for code generator
[VARSET]
# prefix of the generated module
name:     glint
# f90 type containing all necessary data
datatype: glint_instance
# module where type is defined
datamod:  glint_type 

#lipscomb mod: Changed mask to outmask
[outmask]
dimensions:    time, y1, x1
units:         1
long_name:     upscaling mask
data:          data%out_mask
load:          1
coordinates:   lon lat

#lipscomb mod: Added inmask
[inmask]
dimensions:    time, y1, x1
units:         1
long_name:     downscaling mask
data:          data%downs%lmask
coordinates:   lon lat

[arng]
dimensions:    time, y1, x1
units:         degreeC
long_name:     air temperature half-range
data:          data%arng
coordinates:   lon lat

[prcp]
dimensions:    time, y1, x1
units:         meter (water)/year
long_name:     precipitation
data:          data%prcp
standard_name: lwe_precipitation_rate
coordinates:   lon lat

[ablt]
dimensions:    time, y1, x1
units:         meter (water)/year
long_name:     ablation
data:          data%ablt
coordinates:   lon lat

[global_orog]
dimensions:    time, y1, x1
units:	       meter
long_name:     orographic elevation provided by global model
data:	       data%global_orog
standard_name: surface_altitude
coordinates:   lon lat

[local_orog]
dimensions:    time, y1, x1
units:	       meter
long_name:     orographic elevation provided by local model
standard_name: surface_altitude
data:	       data%local_orog
coordinates:   lon lat

[snowd]
dimensions:    time, y1, x1
units:         meter
long_name:     snow depth
data:          data%snowd
standard_name: surface_snow_thickness
load:          1
coordinates:   lon lat

[siced]
dimensions:    time, y1, x1
units:         meter
long_name:     superimposed ice depth
data:          data%siced
load:          1
coordinates:   lon lat

[rofi_tavg]
dimensions:    time, y1, x1
units:         kg m-2 s-1
long_name:     solid calving flux
data:          data%rofi_tavg
load:          1
coordinates:   lon lat

[rofl_tavg]
dimensions:    time, y1, x1
units:         kg m-2 s-1
long_name:     liquid runoff flux
data:          data%rofl_tavg
load:          1
coordinates:   lon lat

[hflx_tavg]
dimensions:    time, y1, x1
units:         W m-2
long_name:     heat flux to ice surface
data:          data%hflx_tavg
load:          1
coordinates:   lon lat
